0.4 0.6 0.8 1 1.2 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

E/E_0

Flux

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

E/E_0 a=0

a=1 a=0

a=1

a=0 a=1

75^o

15^o